Handset Manager Upgrade Version

Version améliorer de Logiciel

  • Puisque la taille ce fichier de Guide d'utilisateur de logiciel est environ 2 Megabytes pour chaque langue, pour accélerer de chargement, le version améliorer de logiciel ne contien pas de Guide d'utilisateur.
  • Vous pouvez charger le Guide d'utilisateur de votre langue depuis le site internet aussi.
  • www.mobileaction.com